CH 1-3CH 4-6REF TEK 72A-02DATA AQUISITION SUBSYSTEMDALLAS, TEXASMADE IN USAS/N XXXSCSICOMMTERMINALPOWERAB

OMEGAANT STATION COMMANDS,DATA and 12VDCPOWER, COMMANDS AND DATA

STATIONRS-422 MODEM /POWER SUPPLY STS-2 POWER12 VDC