Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

11 21 30 40 49 59

91 100 110 120

138 150

189 198 209 218 230

248 257 266 278 290 299 309 319 330

craton-1-r

chan chan

500 1000 1500 2000 2500 3000 Range (km)