Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

2 12 22 33 42 52 61 70 82 90 99 108 117 127 138 150 157 166 178 190 199 208 218 227 236 247 256 265 274 283 294 303 314 324

craton-2-t

chan chan

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 Range (km)