Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

2 12 22 33 42 52 61 72 82 90 99 108 117 127 138 150 157 164 173 185 194 204 213 223 233 243 253 263 272 281 291 301 310 321 330

craton-2-v

chan chan

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 Range (km)