Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

1 11 20 34 45 55 64 74 83 91

110 120 130 139 150 158 171 183 192 202 210 221 230 240 249 259 268 277 286 295 306 315 326

craton-3-r

chan chan

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 Range (km)