Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

1 12 22 34 47 57 66 75 84 92 101 110 120 129

151 160 169 183 192 202 210 220 229 238 248 257 266 276 286 295 308 319 330

craton-4-r

chan chan

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 Range (km)