0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 approximate depth (km)

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

Totten line 2 sparker, decon, migration v.e. ~ 8.0